-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322990065314
cusum  =  0.129988785868
eta  =  0.630993514778
hl_amp_ratio  =  0.330579497841
kurtosis  =  -0.181433939568
n_points  =  159
period  =  0.449975245329
period_SNR  =  25.381405648
period_log10FAP  =  -19.1061833103
period_uncertainty  =  6.54795189866e-05
phase_cusum  =  0.28202997154
phase_eta  =  0.34404970439
phi21  =  0.727908611016
phi31  =  -1.73618982844
quartile31  =  0.345
r21  =  0.44381239238
r31  =  0.214643929488
shapiro_w  =  0.891661465168
skewness  =  -0.924214183959
slope_per10  =  -0.141366122046
slope_per90  =  0.222479321285
stetson_k  =  0.700424838577
weighted_mean  =  15.0788492894
weighted_std  =  0.288503414567
