-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279937317495
cusum  =  0.232884837266
eta  =  1.99379983366
hl_amp_ratio  =  1.33609118449
kurtosis  =  6.69003725938
n_points  =  70
period  =  0.752633702159
period_SNR  =  9.94251092211
period_log10FAP  =  -2.28815031168
period_uncertainty  =  0.000184650085246
phase_cusum  =  0.304746816434
phase_eta  =  1.24055929513
phi21  =  3.56049625847
phi31  =  2.27470467631
quartile31  =  0.23
r21  =  0.324284604716
r31  =  0.240303530046
shapiro_w  =  0.872830867767
skewness  =  1.79794199167
slope_per10  =  -0.239599989727
slope_per90  =  0.493459438717
stetson_k  =  0.785247320772
weighted_mean  =  15.144355761
weighted_std  =  0.203318216318
