-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378269459422
cusum  =  0.0796488514804
eta  =  0.537507411493
hl_amp_ratio  =  0.343578284579
kurtosis  =  -0.218738188824
n_points  =  324
period  =  0.576624955769
period_SNR  =  40.6833480873
period_log10FAP  =  -42.7895637505
period_uncertainty  =  9.37601577896e-05
phase_cusum  =  0.265348726223
phase_eta  =  0.0741734297866
phi21  =  -2.35672620645
phi31  =  -4.43660467869
quartile31  =  0.42
r21  =  0.491422568525
r31  =  0.312163470824
shapiro_w  =  0.869408786297
skewness  =  -0.974991393364
slope_per10  =  -0.207421697074
slope_per90  =  0.267400010489
stetson_k  =  0.725894365304
weighted_mean  =  13.907607408
weighted_std  =  0.323037728835
