-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19163410371
cusum  =  0.216261584821
eta  =  0.438155943593
hl_amp_ratio  =  1.00135985155
kurtosis  =  0.817832629774
n_points  =  112
period  =  0.534546783622
period_SNR  =  11.233183029
period_log10FAP  =  -8.69911866985
period_uncertainty  =  7.0376774786e-05
phase_cusum  =  0.245579589491
phase_eta  =  0.404685697902
phi21  =  3.09337898537
phi31  =  3.36198368011
quartile31  =  0.1825
r21  =  0.138717114495
r31  =  0.228976646401
shapiro_w  =  0.933812558651
skewness  =  -0.627424044841
slope_per10  =  -0.354200005531
slope_per90  =  0.416400004178
stetson_k  =  0.72607265918
weighted_mean  =  14.1170671457
weighted_std  =  0.177990692134
