-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.2


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.870537052173
cusum  =  0.161887620241
eta  =  1.98784047856
hl_amp_ratio  =  1.01898353195
kurtosis  =  -1.21251953055
n_points  =  67
period  =  1.58048951056
period_SNR  =  7.65224437937
period_log10FAP  =  -0.63414988344
period_uncertainty  =  0.000813986206007
phase_cusum  =  0.354528754976
phase_eta  =  1.5922299677
phi21  =  3.92512383495
phi31  =  3.14671266418
quartile31  =  1.235
r21  =  0.222970311829
r31  =  0.284534000985
shapiro_w  =  0.899307847023
skewness  =  -0.269542009143
slope_per10  =  -0.0737404986918
slope_per90  =  0.276499988977
stetson_k  =  0.796604624277
weighted_mean  =  16.9488547815
weighted_std  =  0.687232731543
