-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268915373402
cusum  =  0.253928583004
eta  =  0.35314385998
hl_amp_ratio  =  0.839191706587
kurtosis  =  -0.447528116967
n_points  =  438
period  =  0.472790837821
period_SNR  =  41.4646197
period_log10FAP  =  -41.6026133877
period_uncertainty  =  6.24030998531e-05
phase_cusum  =  0.187428404746
phase_eta  =  0.848868521011
phi21  =  0.461485160714
phi31  =  1.43800324827
quartile31  =  0.32
r21  =  0.288008233142
r31  =  0.140187530014
shapiro_w  =  0.964938640594
skewness  =  0.0862183860656
slope_per10  =  -0.0536556684405
slope_per90  =  0.0745345612757
stetson_k  =  0.756959624553
weighted_mean  =  14.441624934
weighted_std  =  0.279022944373
