-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255623628569
cusum  =  0.121926280818
eta  =  0.724169795515
hl_amp_ratio  =  0.482836749336
kurtosis  =  -1.07096459417
n_points  =  114
period  =  1.46358611784
period_SNR  =  13.6773752191
period_log10FAP  =  -10.8738461128
period_uncertainty  =  0.000671493124268
phase_cusum  =  0.337666516825
phase_eta  =  0.308234411014
phi21  =  -0.425496886668
phi31  =  -2.07174997501
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.0228719404361
r31  =  0.382099166362
shapiro_w  =  0.922697603703
skewness  =  -0.445807865547
slope_per10  =  -0.458884973943
slope_per90  =  0.702345352692
stetson_k  =  0.79735767805
weighted_mean  =  13.4493215339
weighted_std  =  0.235523918286
