-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325301929617
cusum  =  0.108481123411
eta  =  0.50069753637
hl_amp_ratio  =  0.403179398105
kurtosis  =  -1.00181983535
n_points  =  317
period  =  0.501838560041
period_SNR  =  38.7295224488
period_log10FAP  =  -42.0767052377
period_uncertainty  =  7.19502451603e-05
phase_cusum  =  0.242435569685
phase_eta  =  0.273162828265
phi21  =  0.771365445882
phi31  =  1.9998048722
quartile31  =  0.51
r21  =  0.440410956562
r31  =  0.246675364552
shapiro_w  =  0.898858606815
skewness  =  -0.584964076806
slope_per10  =  -0.0940312466102
slope_per90  =  0.159760246835
stetson_k  =  0.800589799603
weighted_mean  =  14.010220896
weighted_std  =  0.305763130729
