-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227742618778
cusum  =  0.0961477029053
eta  =  0.518252708275
hl_amp_ratio  =  0.312650385493
kurtosis  =  -0.0136613188805
n_points  =  270
period  =  0.602296302734
period_SNR  =  24.3207956105
period_log10FAP  =  -29.3502062929
period_uncertainty  =  9.803638226e-05
phase_cusum  =  0.205361420153
phase_eta  =  0.21775988144
phi21  =  0.871318265907
phi31  =  -0.969656791975
quartile31  =  0.24
r21  =  0.483627031426
r31  =  0.346035319014
shapiro_w  =  0.881198167801
skewness  =  -0.981420534764
slope_per10  =  -0.183422626533
slope_per90  =  0.345472595372
stetson_k  =  0.702601827364
weighted_mean  =  13.5466480447
weighted_std  =  0.18272932403
