-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338576846334
cusum  =  0.114385148118
eta  =  0.700840740246
hl_amp_ratio  =  0.620547923066
kurtosis  =  -0.861735476121
n_points  =  309
period  =  0.510933293114
period_SNR  =  42.4450188287
period_log10FAP  =  -39.2591975506
period_uncertainty  =  5.73470227904e-05
phase_cusum  =  0.236279027595
phase_eta  =  0.301777436302
phi21  =  -2.47428004396
phi31  =  -4.70270943544
quartile31  =  0.53
r21  =  0.375607474338
r31  =  0.307049745699
shapiro_w  =  0.926880955696
skewness  =  -0.535060305642
slope_per10  =  -0.0855981600987
slope_per90  =  0.167922933773
stetson_k  =  0.821030494169
weighted_mean  =  13.0257150745
weighted_std  =  0.305846535449
