-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345496443818
cusum  =  0.156044332245
eta  =  1.17808774815
hl_amp_ratio  =  0.918961805263
kurtosis  =  0.124356131582
n_points  =  450
period  =  0.520989840065
period_SNR  =  41.4709137443
period_log10FAP  =  -33.2864718334
period_uncertainty  =  7.0617795659e-05
phase_cusum  =  0.225360751363
phase_eta  =  1.00732404299
phi21  =  0.971538044493
phi31  =  -1.13059875723
quartile31  =  0.65
r21  =  0.478740131545
r31  =  0.317623014243
shapiro_w  =  0.98497825861
skewness  =  0.328109580325
slope_per10  =  -0.0271803841482
slope_per90  =  0.030131650624
stetson_k  =  0.808943377732
weighted_mean  =  18.5844480298
weighted_std  =  0.411446190034
