-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358065832481
cusum  =  0.136365621997
eta  =  0.615845871985
hl_amp_ratio  =  0.480257728838
kurtosis  =  -0.295002580434
n_points  =  415
period  =  0.522093835162
period_SNR  =  46.6174075488
period_log10FAP  =  -51.4480563076
period_uncertainty  =  7.0909687131e-05
phase_cusum  =  0.219226958165
phase_eta  =  0.106623785732
phi21  =  0.699908381889
phi31  =  1.80460415706
quartile31  =  0.39
r21  =  0.495517911728
r31  =  0.341800674621
shapiro_w  =  0.917164266109
skewness  =  -0.819583716994
slope_per10  =  -0.0944988306329
slope_per90  =  0.0972706732978
stetson_k  =  0.739357126465
weighted_mean  =  17.1061276906
weighted_std  =  0.306846376612
