-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.17391768108
cusum  =  0.326992126099
eta  =  0.39702251358
hl_amp_ratio  =  0.325807433803
kurtosis  =  -1.10561471705
n_points  =  31
period  =  0.998161291541
period_SNR  =  5.27316126584
period_log10FAP  =  -0.9604623513
period_uncertainty  =  0.000376949181984
phase_cusum  =  0.443563847622
phase_eta  =  0.35289575626
phi21  =  0.454686039638
phi31  =  3.21808793319
quartile31  =  0.29
r21  =  0.423857909304
r31  =  0.993698813099
shapiro_w  =  0.858319938183
skewness  =  -0.595829732146
slope_per10  =  -0.396599974483
slope_per90  =  0.993990232965
stetson_k  =  0.714343275089
weighted_mean  =  13.7016483516
weighted_std  =  0.167858284919
