-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213960999151
cusum  =  0.213282504508
eta  =  0.733103326248
hl_amp_ratio  =  0.272924851816
kurtosis  =  -1.45686865216
n_points  =  40
period  =  0.47968260294
period_SNR  =  7.24438399327
period_log10FAP  =  -2.4301464274
period_uncertainty  =  6.25075072659e-05
phase_cusum  =  0.412928644219
phase_eta  =  0.396372949984
phi21  =  0.0725463891148
phi31  =  -0.0479422471742
quartile31  =  0.3075
r21  =  0.0860641598231
r31  =  0.164369863763
shapiro_w  =  0.848968863487
skewness  =  -0.443327937171
slope_per10  =  -0.497595449852
slope_per90  =  0.683020608182
stetson_k  =  0.731635669677
weighted_mean  =  14.3393838863
weighted_std  =  0.179684028955
