-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341281354844
cusum  =  0.119473731716
eta  =  0.61363793406
hl_amp_ratio  =  0.63655423947
kurtosis  =  -0.737376345765
n_points  =  284
period  =  0.554607212804
period_SNR  =  30.4548400374
period_log10FAP  =  -27.4727738264
period_uncertainty  =  8.48542266322e-05
phase_cusum  =  0.252514817767
phase_eta  =  0.514510203979
phi21  =  -2.01431332272
phi31  =  -3.89645947202
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.456759969703
r31  =  0.278963155662
shapiro_w  =  0.960616588593
skewness  =  -0.423357863237
slope_per10  =  -0.115752602531
slope_per90  =  0.151540748171
stetson_k  =  0.827344964915
weighted_mean  =  12.5716876531
weighted_std  =  0.319038194678
