-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299393232778
cusum  =  0.151901785014
eta  =  0.643726496497
hl_amp_ratio  =  0.426627770645
kurtosis  =  1.15465330583
n_points  =  280
period  =  0.537140084299
period_SNR  =  31.7550389661
period_log10FAP  =  -28.3010890045
period_uncertainty  =  8.14440951226e-05
phase_cusum  =  0.246286966525
phase_eta  =  0.175875165008
phi21  =  0.794540366012
phi31  =  2.01328585061
quartile31  =  0.31
r21  =  0.499468757487
r31  =  0.311982272903
shapiro_w  =  0.910972893238
skewness  =  -1.12054047617
slope_per10  =  -0.143586578199
slope_per90  =  0.218767424979
stetson_k  =  0.711208876595
weighted_mean  =  14.0288115453
weighted_std  =  0.24129635392
