-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.203152303966
cusum  =  0.0816361652844
eta  =  0.646922488354
hl_amp_ratio  =  0.633906775764
kurtosis  =  0.0851756126118
n_points  =  524
period  =  0.595837762823
period_SNR  =  53.8349199579
period_log10FAP  =  -58.7768968431
period_uncertainty  =  9.2383679077e-05
phase_cusum  =  0.240435169325
phase_eta  =  0.66812194744
phi21  =  1.03262205571
phi31  =  -0.79782464993
quartile31  =  0.25
r21  =  0.413630317851
r31  =  0.121528505981
shapiro_w  =  0.966812193394
skewness  =  -0.62382633368
slope_per10  =  -0.0655832779842
slope_per90  =  0.0563798475336
stetson_k  =  0.779952057126
weighted_mean  =  16.7238323089
weighted_std  =  0.183196258934
