-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321632871555
cusum  =  0.19213238824
eta  =  0.460437947483
hl_amp_ratio  =  0.599112201273
kurtosis  =  -0.395115282668
n_points  =  100
period  =  0.561611177122
period_SNR  =  11.4376948474
period_log10FAP  =  -9.16610029395
period_uncertainty  =  7.76832682574e-05
phase_cusum  =  0.246732676317
phase_eta  =  0.284730693465
phi21  =  3.8258476932
phi31  =  5.0378862481
quartile31  =  0.335
r21  =  0.477163555916
r31  =  0.286180296415
shapiro_w  =  0.916842997074
skewness  =  -0.727408193384
slope_per10  =  -0.39514999371
slope_per90  =  0.496922327735
stetson_k  =  0.78853364385
weighted_mean  =  14.182149088
weighted_std  =  0.263076929372
