-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362777223046
cusum  =  0.144929674979
eta  =  0.475780395194
hl_amp_ratio  =  0.507038336911
kurtosis  =  -1.06547014798
n_points  =  305
period  =  0.565311508574
period_SNR  =  48.2646330047
period_log10FAP  =  -46.6662499474
period_uncertainty  =  7.15448354906e-05
phase_cusum  =  0.26415149188
phase_eta  =  0.0785604784277
phi21  =  -2.23804854247
phi31  =  -4.25135825884
quartile31  =  0.56
r21  =  0.412612979078
r31  =  0.239746556243
shapiro_w  =  0.904880106449
skewness  =  -0.511058641052
slope_per10  =  -0.15412652877
slope_per90  =  0.278466660529
stetson_k  =  0.822306454531
weighted_mean  =  14.266573068
weighted_std  =  0.318231504968
