-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306539405618
cusum  =  0.156844871588
eta  =  0.46136866847
hl_amp_ratio  =  0.387853455622
kurtosis  =  -0.689391416908
n_points  =  204
period  =  0.571984656583
period_SNR  =  26.478662655
period_log10FAP  =  -27.4981547953
period_uncertainty  =  8.86358194027e-05
phase_cusum  =  0.250086195436
phase_eta  =  0.125099049109
phi21  =  0.772364508851
phi31  =  1.81920437316
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.394307560689
r31  =  0.277179214143
shapiro_w  =  0.887229502201
skewness  =  -0.746276020937
slope_per10  =  -0.187820602883
slope_per90  =  0.457800007425
stetson_k  =  0.74890605578
weighted_mean  =  14.259094236
weighted_std  =  0.251092768701
