-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255187007312
cusum  =  0.147635036566
eta  =  0.652787867841
hl_amp_ratio  =  0.444002549623
kurtosis  =  -0.598035524262
n_points  =  523
period  =  0.552648694126
period_SNR  =  54.57984451
period_log10FAP  =  -58.1783508641
period_uncertainty  =  7.94766315433e-05
phase_cusum  =  0.245789245941
phase_eta  =  0.656589576762
phi21  =  -2.43119293306
phi31  =  -4.30826329002
quartile31  =  0.36
r21  =  0.377362776163
r31  =  0.176635851997
shapiro_w  =  0.938795804977
skewness  =  -0.632637256326
slope_per10  =  -0.035366886838
slope_per90  =  0.0522307693385
stetson_k  =  0.739867368592
weighted_mean  =  17.8063615696
weighted_std  =  0.246211385022
