-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226123995936
cusum  =  0.32651164175
eta  =  0.346586365068
hl_amp_ratio  =  0.586685018169
kurtosis  =  -0.167020467651
n_points  =  296
period  =  0.997216508564
period_SNR  =  24.7156998754
period_log10FAP  =  -20.1990411467
period_uncertainty  =  0.000273750022153
phase_cusum  =  0.16394202432
phase_eta  =  0.985965936404
phi21  =  1.74326069931
phi31  =  1.12066786198
quartile31  =  0.24
r21  =  0.234778849943
r31  =  0.153719562768
shapiro_w  =  0.97412776947
skewness  =  -0.496593060965
slope_per10  =  -0.195486432776
slope_per90  =  0.112200716721
stetson_k  =  0.773135309297
weighted_mean  =  12.6734191868
weighted_std  =  0.178195875432
