-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289367101232
cusum  =  0.350714031053
eta  =  0.743051592495
hl_amp_ratio  =  0.485671294737
kurtosis  =  -1.06134354905
n_points  =  26
period  =  0.52648024206
period_SNR  =  4.53810994998
period_log10FAP  =  -0.0599462477359
period_uncertainty  =  7.53319953293e-05
phase_cusum  =  0.39979764933
phase_eta  =  0.507725697731
phi21  =  -0.826612337197
phi31  =  -2.62694499474
quartile31  =  0.335
r21  =  0.376989573079
r31  =  0.242343447843
shapiro_w  =  0.932307600975
skewness  =  -0.404480276413
slope_per10  =  -0.475150089652
slope_per90  =  0.689200009219
stetson_k  =  0.780539780122
weighted_mean  =  15.8088690476
weighted_std  =  0.201681696396
