-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232459864577
cusum  =  0.10156140857
eta  =  0.941901879175
hl_amp_ratio  =  0.698418139086
kurtosis  =  -0.218763723559
n_points  =  519
period  =  0.553285276162
period_SNR  =  41.8657184669
period_log10FAP  =  -39.9501234739
period_uncertainty  =  7.96598259579e-05
phase_cusum  =  0.219897519191
phase_eta  =  0.824644535427
phi21  =  0.744259296767
phi31  =  1.95466893918
quartile31  =  0.37
r21  =  0.491384543668
r31  =  0.298742574169
shapiro_w  =  0.990223526955
skewness  =  -0.269871599397
slope_per10  =  -0.0321160467777
slope_per90  =  0.0388549122472
stetson_k  =  0.763579689224
weighted_mean  =  18.3489457199
weighted_std  =  0.253965743229
