-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307436995505
cusum  =  0.0871537800689
eta  =  0.565978654839
hl_amp_ratio  =  0.7580644699
kurtosis  =  -0.965987088115
n_points  =  413
period  =  0.514090656181
period_SNR  =  49.256382654
period_log10FAP  =  -52.7808473523
period_uncertainty  =  7.24561204736e-05
phase_cusum  =  0.257676982091
phase_eta  =  0.176258141351
phi21  =  0.812424725194
phi31  =  2.00602639417
quartile31  =  0.48
r21  =  0.435211203532
r31  =  0.327772973731
shapiro_w  =  0.940213799477
skewness  =  -0.393842823555
slope_per10  =  -0.0910216650956
slope_per90  =  0.171212054773
stetson_k  =  0.855279418674
weighted_mean  =  13.8966097627
weighted_std  =  0.278150126407
