-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274409857805
cusum  =  0.16045555681
eta  =  0.543208258574
hl_amp_ratio  =  1.40076656833
kurtosis  =  -1.42700932326
n_points  =  101
period  =  0.58542229611
period_SNR  =  10.5671683116
period_log10FAP  =  -8.01995913416
period_uncertainty  =  7.73191978237e-05
phase_cusum  =  0.272658229477
phase_eta  =  0.0920968792268
phi21  =  1.11920466724
phi31  =  2.22517679474
quartile31  =  0.5
r21  =  0.560074204222
r31  =  0.363203702714
shapiro_w  =  0.912937879562
skewness  =  0.00911277312576
slope_per10  =  -0.290449999738
slope_per90  =  0.538636746547
stetson_k  =  0.872490976731
weighted_mean  =  13.3727
weighted_std  =  0.260693389508
