-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337977862163
cusum  =  0.234944742577
eta  =  1.01413277587
hl_amp_ratio  =  0.334384692577
kurtosis  =  12.0128522632
n_points  =  248
period  =  0.120171703709
period_SNR  =  11.4586300027
period_log10FAP  =  -1.12189729646
period_uncertainty  =  7.2399377242e-06
phase_cusum  =  0.217311155995
phase_eta  =  0.998192907804
phi21  =  -0.109628839897
phi31  =  -0.363618911318
quartile31  =  0.645
r21  =  0.366741630163
r31  =  0.151479064697
shapiro_w  =  0.741874217987
skewness  =  -2.86782257509
slope_per10  =  -0.00666596790672
slope_per90  =  0.00550043678224
stetson_k  =  0.382580201718
weighted_mean  =  18.4999861787
weighted_std  =  0.907785102711
