-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169190471252
cusum  =  0.166542404308
eta  =  0.977656063372
hl_amp_ratio  =  1.01070870626
kurtosis  =  -0.540246381733
n_points  =  90
period  =  1.18132417079
period_SNR  =  9.90082120613
period_log10FAP  =  -5.83911506063
period_uncertainty  =  0.00034370796357
phase_cusum  =  0.265625728227
phase_eta  =  0.485041418998
phi21  =  3.75160587957
phi31  =  4.12834926573
quartile31  =  0.2075
r21  =  0.303436884084
r31  =  0.0684796217742
shapiro_w  =  0.985970675945
skewness  =  0.0253950262953
slope_per10  =  -0.57789998129
slope_per90  =  0.676754939567
stetson_k  =  0.833589104408
weighted_mean  =  12.7477777778
weighted_std  =  0.13780644863
