-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.398038804491
cusum  =  0.0934034288143
eta  =  0.551428198773
hl_amp_ratio  =  0.476532887982
kurtosis  =  -1.03969064085
n_points  =  417
period  =  0.452431934308
period_SNR  =  49.9536598646
period_log10FAP  =  -55.3890487198
period_uncertainty  =  6.86925367789e-05
phase_cusum  =  0.267717063709
phase_eta  =  0.0229755865554
phi21  =  3.90385638876
phi31  =  4.94108796184
quartile31  =  0.65
r21  =  0.497088091397
r31  =  0.391611671078
shapiro_w  =  0.893331646919
skewness  =  -0.565377339156
slope_per10  =  -0.1360582068
slope_per90  =  0.195963463887
stetson_k  =  0.811954390574
weighted_mean  =  13.9275867749
weighted_std  =  0.369027559324
