-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303295399442
cusum  =  0.0872373041267
eta  =  0.54180961756
hl_amp_ratio  =  0.33113477475
kurtosis  =  -0.560918126521
n_points  =  341
period  =  0.521176170596
period_SNR  =  41.350855485
period_log10FAP  =  -42.2234292625
period_uncertainty  =  7.56599763573e-05
phase_cusum  =  0.243354770307
phase_eta  =  0.365183737548
phi21  =  0.587590176931
phi31  =  -1.50780840953
quartile31  =  0.41
r21  =  0.39345426665
r31  =  0.249779755832
shapiro_w  =  0.901634812355
skewness  =  -0.782310671678
slope_per10  =  -0.0962604139955
slope_per90  =  0.107542852738
stetson_k  =  0.719566071236
weighted_mean  =  16.5930388954
weighted_std  =  0.288045691778
