-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275994904619
cusum  =  0.136409596747
eta  =  0.863509840646
hl_amp_ratio  =  0.665795624206
kurtosis  =  0.0174235620059
n_points  =  338
period  =  0.562633737228
period_SNR  =  37.3105140453
period_log10FAP  =  -32.7169317628
period_uncertainty  =  8.81760516696e-05
phase_cusum  =  0.270819314187
phase_eta  =  0.686417000154
phi21  =  -2.21822151637
phi31  =  -4.12235912812
quartile31  =  0.34
r21  =  0.373288033281
r31  =  0.191529620636
shapiro_w  =  0.978403151035
skewness  =  -0.449897432143
slope_per10  =  -0.0686313529317
slope_per90  =  0.0530113190181
stetson_k  =  0.77157142515
weighted_mean  =  17.7806627454
weighted_std  =  0.243366517521
