-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.01631241682
cusum  =  0.426868716723
eta  =  0.637866948987
hl_amp_ratio  =  0.799601329461
kurtosis  =  -1.28967546475
n_points  =  26
period  =  0.482041403647
period_SNR  =  4.69964660798
period_log10FAP  =  -0.162099645715
period_uncertainty  =  5.051256512e-05
phase_cusum  =  0.426523483123
phase_eta  =  0.419982408107
phi21  =  0.741997625456
phi31  =  4.13865271641
quartile31  =  0.5425
r21  =  0.553380589454
r31  =  0.163583307057
shapiro_w  =  0.922026276588
skewness  =  -0.0434419952315
slope_per10  =  -0.376664980935
slope_per90  =  0.234645394213
stetson_k  =  0.827892772987
weighted_mean  =  16.1853418124
weighted_std  =  0.290473686684
