-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.437900303846
cusum  =  0.208972077598
eta  =  0.630216939314
hl_amp_ratio  =  0.495733503851
kurtosis  =  -0.691495471295
n_points  =  302
period  =  0.447156553433
period_SNR  =  32.2589121611
period_log10FAP  =  -32.3781332394
period_uncertainty  =  6.45464893544e-05
phase_cusum  =  0.309996913447
phase_eta  =  0.165171313441
phi21  =  0.707666705949
phi31  =  1.79771571775
quartile31  =  0.605
r21  =  0.442345533237
r31  =  0.410625081042
shapiro_w  =  0.945536017418
skewness  =  -0.355626921306
slope_per10  =  -0.0818474330311
slope_per90  =  0.0959799261283
stetson_k  =  0.766445971342
weighted_mean  =  17.5478167735
weighted_std  =  0.401299004966
