-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.802686212023
cusum  =  0.466465274199
eta  =  0.446147290003
hl_amp_ratio  =  0.221631248022
kurtosis  =  -0.942043658408
n_points  =  28
period  =  0.743549842827
period_SNR  =  5.04727468192
period_log10FAP  =  -0.349283082562
period_uncertainty  =  9.98857947669e-05
phase_cusum  =  0.345919645277
phase_eta  =  0.715210215567
phi21  =  0.859224219571
phi31  =  0.526936752717
quartile31  =  0.6075
r21  =  0.352856948437
r31  =  0.905412007189
shapiro_w  =  0.799131393433
skewness  =  -0.840474824572
slope_per10  =  -0.636799978092
slope_per90  =  0.243491337375
stetson_k  =  0.68448204842
weighted_mean  =  15.7032596685
weighted_std  =  0.365576641265
