-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364342491416
cusum  =  0.129680643312
eta  =  0.499427524134
hl_amp_ratio  =  0.394231964717
kurtosis  =  -0.516036210752
n_points  =  544
period  =  0.570909108576
period_SNR  =  60.8677879687
period_log10FAP  =  -73.6198429781
period_uncertainty  =  8.48254369241e-05
phase_cusum  =  0.218362317557
phase_eta  =  0.119536936756
phi21  =  0.733636781327
phi31  =  1.73036059245
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.398536612204
r31  =  0.334127520012
shapiro_w  =  0.88324123621
skewness  =  -0.798442720265
slope_per10  =  -0.0869865221347
slope_per90  =  0.144247242925
stetson_k  =  0.768231496269
weighted_mean  =  16.1985012619
weighted_std  =  0.307121255253
