-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.147989337192
cusum  =  0.090292312627
eta  =  0.574402401376
hl_amp_ratio  =  0.317996644854
kurtosis  =  -0.398419479852
n_points  =  399
period  =  1.19139702469
period_SNR  =  42.5310286917
period_log10FAP  =  -49.6419704475
period_uncertainty  =  0.000379087800837
phase_cusum  =  0.213223819854
phase_eta  =  0.33571657591
phi21  =  0.672753772615
phi31  =  1.76795326324
quartile31  =  0.2
r21  =  0.38896311823
r31  =  0.235401003041
shapiro_w  =  0.899896383286
skewness  =  -0.813586475321
slope_per10  =  -0.355266681841
slope_per90  =  0.362999993376
stetson_k  =  0.735834075869
weighted_mean  =  15.3551497149
weighted_std  =  0.129945387621
