-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280832339239
cusum  =  0.165729331254
eta  =  0.649072043679
hl_amp_ratio  =  1.24033624079
kurtosis  =  -1.24069074752
n_points  =  277
period  =  0.5049110587
period_SNR  =  45.7284133049
period_log10FAP  =  -41.8668352349
period_uncertainty  =  7.35121817271e-05
phase_cusum  =  0.25195006483
phase_eta  =  0.0914575798818
phi21  =  -2.01603941376
phi31  =  -0.245461021688
quartile31  =  0.37
r21  =  0.394221237217
r31  =  0.203903580344
shapiro_w  =  0.949406206608
skewness  =  0.0616894003828
slope_per10  =  -0.137353683307
slope_per90  =  0.176802244207
stetson_k  =  0.890320971876
weighted_mean  =  11.5109550999
weighted_std  =  0.217689511841
