-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.182378487377
cusum  =  0.0867268524506
eta  =  0.748926610193
hl_amp_ratio  =  1.05277386556
kurtosis  =  -1.04355816833
n_points  =  340
period  =  0.330608715238
period_SNR  =  53.7241059272
period_log10FAP  =  -55.0283798956
period_uncertainty  =  3.65326957835e-05
phase_cusum  =  0.289742894832
phase_eta  =  0.323595622182
phi21  =  1.86324715901
phi31  =  4.34064126678
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0946289117049
r31  =  0.0605721894471
shapiro_w  =  0.958940804005
skewness  =  0.0585183351451
slope_per10  =  -0.0738491463259
slope_per90  =  0.102813139696
stetson_k  =  0.886658584041
weighted_mean  =  16.4156463849
weighted_std  =  0.143682598022
