-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390503436756
cusum  =  0.128369279859
eta  =  0.457257676763
hl_amp_ratio  =  0.413038313315
kurtosis  =  -0.94621196257
n_points  =  351
period  =  0.52575552444
period_SNR  =  43.053394645
period_log10FAP  =  -46.6839127327
period_uncertainty  =  7.43642905993e-05
phase_cusum  =  0.30434769702
phase_eta  =  0.35124157637
phi21  =  -2.4920043459
phi31  =  -1.45865698496
quartile31  =  0.61
r21  =  0.394146072321
r31  =  0.226837038566
shapiro_w  =  0.877249598503
skewness  =  -0.664285985264
slope_per10  =  -0.0851638081286
slope_per90  =  0.160933715306
stetson_k  =  0.773769839196
weighted_mean  =  15.6060853113
weighted_std  =  0.342723281971
