-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.170950986265
cusum  =  0.162441100794
eta  =  0.68087002692
hl_amp_ratio  =  1.10162501832
kurtosis  =  -0.714374367512
n_points  =  621
period  =  0.376671757309
period_SNR  =  69.5613042248
period_log10FAP  =  -84.5961258283
period_uncertainty  =  3.70055174283e-05
phase_cusum  =  0.21866244004
phase_eta  =  0.678830631885
phi21  =  1.93599573179
phi31  =  3.41579845215
quartile31  =  0.22
r21  =  0.123238496711
r31  =  0.0732739739738
shapiro_w  =  0.98206782341
skewness  =  -0.158421774053
slope_per10  =  -0.0386677585676
slope_per90  =  0.0323587250788
stetson_k  =  0.838691767059
weighted_mean  =  17.0594804026
weighted_std  =  0.142011517004
