-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227329647919
cusum  =  0.122491948643
eta  =  0.587170033901
hl_amp_ratio  =  0.496703921987
kurtosis  =  -0.79755570078
n_points  =  319
period  =  0.569467506416
period_SNR  =  35.0332394963
period_log10FAP  =  -38.8573428877
period_uncertainty  =  8.69841020302e-05
phase_cusum  =  0.231515108782
phase_eta  =  0.373108242418
phi21  =  0.962373706175
phi31  =  -0.813321165438
quartile31  =  0.32
r21  =  0.501513741998
r31  =  0.252654323081
shapiro_w  =  0.945813059807
skewness  =  -0.475087108407
slope_per10  =  -0.168488619481
slope_per90  =  0.31390658513
stetson_k  =  0.766808528542
weighted_mean  =  14.2847771506
weighted_std  =  0.20857651087
