-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28522563485
cusum  =  0.150180148739
eta  =  0.601982946974
hl_amp_ratio  =  0.295826046221
kurtosis  =  0.33012954967
n_points  =  194
period  =  0.548089419087
period_SNR  =  25.1667466426
period_log10FAP  =  -21.1969118597
period_uncertainty  =  6.78874623763e-05
phase_cusum  =  0.239073495341
phase_eta  =  0.369891726914
phi21  =  0.798494615517
phi31  =  1.74501990419
quartile31  =  0.27
r21  =  0.389313361993
r31  =  0.221439724057
shapiro_w  =  0.861255049706
skewness  =  -1.09964858811
slope_per10  =  -0.169096477721
slope_per90  =  0.212833339659
stetson_k  =  0.673285190466
weighted_mean  =  16.4648448741
weighted_std  =  0.230563165788
