-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372620453291
cusum  =  0.12990232243
eta  =  0.742899149145
hl_amp_ratio  =  0.467112753791
kurtosis  =  -0.785778524878
n_points  =  351
period  =  0.479132535059
period_SNR  =  41.750467501
period_log10FAP  =  -42.5707234128
period_uncertainty  =  7.41079418211e-05
phase_cusum  =  0.318547102315
phase_eta  =  0.290317260436
phi21  =  0.948387823005
phi31  =  1.8021024119
quartile31  =  0.51
r21  =  0.452317367786
r31  =  0.321503684918
shapiro_w  =  0.929533183575
skewness  =  -0.522205707953
slope_per10  =  -0.0541755119743
slope_per90  =  0.0859747764801
stetson_k  =  0.74351615855
weighted_mean  =  17.5728418667
weighted_std  =  0.342494106627
