-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389463175676
cusum  =  0.17100168047
eta  =  0.731211072941
hl_amp_ratio  =  0.565051578837
kurtosis  =  -1.13112198714
n_points  =  112
period  =  0.521204734863
period_SNR  =  17.1717378772
period_log10FAP  =  -11.6153595896
period_uncertainty  =  7.84061296212e-05
phase_cusum  =  0.235237468806
phase_eta  =  0.122790288856
phi21  =  -1.95153588145
phi31  =  -3.76668530163
quartile31  =  0.58
r21  =  0.560296888602
r31  =  0.330502812135
shapiro_w  =  0.918124318123
skewness  =  -0.439448296739
slope_per10  =  -0.14768823461
slope_per90  =  0.407949998043
stetson_k  =  0.815901632634
weighted_mean  =  13.3550522648
weighted_std  =  0.33501143678
