-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2576307628
cusum  =  0.108056475232
eta  =  0.648601690889
hl_amp_ratio  =  0.693719074853
kurtosis  =  -0.777296047777
n_points  =  573
period  =  0.543891272696
period_SNR  =  63.9525675988
period_log10FAP  =  -71.3210879853
period_uncertainty  =  9.25824934957e-05
phase_cusum  =  0.228676732717
phase_eta  =  0.477014488008
phi21  =  3.91120706079
phi31  =  4.67610339059
quartile31  =  0.38
r21  =  0.391446419022
r31  =  0.215692592629
shapiro_w  =  0.966019153595
skewness  =  -0.376445444301
slope_per10  =  -0.0571643729474
slope_per90  =  0.0413211905637
stetson_k  =  0.811832587466
weighted_mean  =  17.2230655809
weighted_std  =  0.225435735628
