-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207265395585
cusum  =  0.102225866293
eta  =  0.863638637788
hl_amp_ratio  =  0.537840522539
kurtosis  =  -0.137251571306
n_points  =  349
period  =  0.56842954615
period_SNR  =  31.3890592683
period_log10FAP  =  -27.3490885598
period_uncertainty  =  8.69158346955e-05
phase_cusum  =  0.201122003625
phase_eta  =  0.759152411246
phi21  =  -2.60796407421
phi31  =  -0.671694454913
quartile31  =  0.26
r21  =  0.273727542822
r31  =  0.117228020091
shapiro_w  =  0.947004973888
skewness  =  -0.727211507789
slope_per10  =  -0.0766700636248
slope_per90  =  0.0731205814489
stetson_k  =  0.735792659958
weighted_mean  =  17.5004792151
weighted_std  =  0.196878362716
