-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214108992542
cusum  =  0.102580654351
eta  =  0.590307711504
hl_amp_ratio  =  0.972785298228
kurtosis  =  -0.783126824712
n_points  =  553
period  =  0.307906602885
period_SNR  =  72.8643754997
period_log10FAP  =  -83.4421646542
period_uncertainty  =  2.4672794383e-05
phase_cusum  =  0.281696145291
phase_eta  =  0.453868320594
phi21  =  -1.71818479319
phi31  =  -1.47100021101
quartile31  =  0.25
r21  =  0.165649236787
r31  =  0.0312377059605
shapiro_w  =  0.977715671062
skewness  =  0.017428085011
slope_per10  =  -0.0369806369551
slope_per90  =  0.0403946545657
stetson_k  =  0.848367883009
weighted_mean  =  15.8011676788
weighted_std  =  0.157522279511
