-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255190512859
cusum  =  0.130745624813
eta  =  0.561417713819
hl_amp_ratio  =  0.497975291481
kurtosis  =  -0.664240048037
n_points  =  600
period  =  0.593164590965
period_SNR  =  63.3725613512
period_log10FAP  =  -76.6086413749
period_uncertainty  =  9.17586480715e-05
phase_cusum  =  0.213566903916
phase_eta  =  0.513663406742
phi21  =  -2.25540797502
phi31  =  -1.03558578513
quartile31  =  0.35
r21  =  0.419398650979
r31  =  0.116085497768
shapiro_w  =  0.948449909687
skewness  =  -0.522005484031
slope_per10  =  -0.0490750793876
slope_per90  =  0.0495093230742
stetson_k  =  0.78384947548
weighted_mean  =  16.842855062
weighted_std  =  0.225766279916
