-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354848695682
cusum  =  0.243214335814
eta  =  0.528611392986
hl_amp_ratio  =  0.437491439556
kurtosis  =  -0.644013810367
n_points  =  116
period  =  0.437583039848
period_SNR  =  12.8967067739
period_log10FAP  =  -11.344474525
period_uncertainty  =  6.22746274256e-05
phase_cusum  =  0.391363987615
phase_eta  =  0.466440017553
phi21  =  0.581551243648
phi31  =  -1.6931460233
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.353295479959
r31  =  0.126754237291
shapiro_w  =  0.918186247349
skewness  =  -0.687390688116
slope_per10  =  -0.133482541135
slope_per90  =  0.451999995857
stetson_k  =  0.77306682549
weighted_mean  =  12.9709537572
weighted_std  =  0.304540710094
