-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34992381425
cusum  =  0.170183415058
eta  =  0.655966141491
hl_amp_ratio  =  0.304683131261
kurtosis  =  -0.166075723584
n_points  =  178
period  =  0.466281938602
period_SNR  =  27.840018653
period_log10FAP  =  -23.4081038809
period_uncertainty  =  6.40145451729e-05
phase_cusum  =  0.260500316808
phase_eta  =  0.174964444319
phi21  =  -2.41958002533
phi31  =  -1.37573953956
quartile31  =  0.365
r21  =  0.439258097457
r31  =  0.236825401977
shapiro_w  =  0.858318567276
skewness  =  -1.00984781428
slope_per10  =  -0.115026031674
slope_per90  =  0.251353525826
stetson_k  =  0.698770976979
weighted_mean  =  15.042039691
weighted_std  =  0.287356360047
